スタジオヴィーヴォの新型コロナウイルス感染予防策について

いつもスタジオヴィ－ヴォをご利用いただき、誠にありがとうございます。当スタジオでは、新型コロナウイルスの感染予防対策と致しまして、お客様およびスタッフの健康と安全を考慮し、感染防止に努めております。つきましては、下記の内容にご協力いただき、安心安全の中で、打合せ、撮影などを行わせて頂きます。ご不便をお掛けいたしますが、お客様に、安心して撮影前から撮影後まで心地よくお過ごし頂きたいと考えております。何卒ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

◎ご来店前

ご来店日（打合せ・リハーサル・撮影など）の2週間前より、次の項目をチェックしてください。①体温　②せき・息苦しさ　③寒気・悪寒　④筋肉痛　⑤頭痛　⑥のどの痛み　⑦味覚または嗅覚の異常

◎ご来店当日

マスク着用、手指消毒をお願いいたします。

入店時に検温をさせていただきます。合わせて2週間前からのチェック項目の確認もさせていただきます。各項目に該当する場合、当日の検温が37.5℃以上、もしくは平熱より高い場合は、打合せ、撮影などを延期させて頂く場合がございます。

◎美容(ヘアメイク着付け)の施術に関して

対面の施術は15分以内(北里大学　西浦教授説明より)とする事が望ましいとされております。施術者はフェイスシールド、マスク、手袋を着用させて頂く場合がございます。またメイク時間の短縮の為に、新婦さまにはベースまで塗って来て頂く又は、メイクをして来て頂き足りない所などを施させて頂いております。また、着付中はマスクの着用をお願いいたします。双方の安心安全策としてご理解頂ければ幸いです。

◎美容・撮影中

冷暖房を付けながら窓を全開、もしくは定期的に換気を行います。多少暑さ、寒さにご不便をお掛けすると思いますがご理解いただきます様お願いいたします。

ロケーション撮影の際の移動につきましては、３密防止の対策として、当社の車とお客様の車それぞれ別々で移動させて頂きます。

付き添いで来店されるご両親、ご家族様につきましては、人数によっては、３密を防ぐために入店される人数の制限をさせていただく場合がございます。

ソーシャルディスタンスが保てる空間では、熱中症対策も考慮しながら、マスクを外して頂ける時間も作りたいと思います。

◎当社スタッフに関しまして

毎日の、①体温　②せき・息苦しさ　③寒気・悪寒　④筋肉痛　⑤頭痛　⑥のどの痛み　⑦味覚または嗅覚の異常　のチェックに加え、行動記録を各自つけております。

入社時の手指消毒、うがい、マスク着用、社内の消毒、県外へ出掛ける場合の報告、

各チェック項目に加え、自身が不安に思う状況があれば、すぐに自宅待機としております。

大変な状況を迎えておりますが、この中で結婚式を何度も延期された方、中止にされた方、規模を小さくされた方、多くの方がとても辛い思いをされております。いま私どもに出来ることは、感染対策をしっかりして、安心して、少しでも楽しいひと時を過ごしていただく事です。この大切なかけがえのない時を、お2人やご家族の想いに寄り添い、最善の形で祝福することです。多くのご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

投稿 スタジオヴィーヴォの新型コロナウイルス感染予防策について は ブライダル写真 studio VIVO に最初に表示されました。